Cross angle [degree]

-15 -10 -5 0 5 10 15

<Trans. residual> [cm]

-0.04

-0.02 -0 0.02

0.04

Cross angle [degree]

Au+Au 62 GeV data Au+Au 62 GeV embedding

z [cm]

-100 -50 0 50 100 z [cm]

Au+Au 62 GeV data Au+Au 62 GeV embedding