ϕ 0 50 100 150 200 250 300 350

+-,dyn ν

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0.00 )_{part}

115 (N 99 47 38 26 26

17

14 AuAu 200 GeV CuCu 200 GeV