part N 0 50 100 150 200 250 300 350 400

+-,dyn ν

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0.00

CuCu 200 GeV AuAu 200 GeV AuAu 130 GeV AuAu 62.4 GeV CuCu 62.4 GeV AuAu 19.6 GeV