bin number of binary collisions N

1 10^210^310

b)μ ( y=0 /dy| cc NNσd

0

100

200

300

400

FONLL in p+p d+Au minbias

Au+Au minbias

Au+Au central 12%

= 200 GeV NNS Sys. error

cc/N0_DN

sys. err.