)]^2 /(5 MeV/c 510 × Counts [

0

2

4

6 , |y|<1 πK →^0D+^0D Gaussian+Linear Fit Gaussian Fit (a)

1.7 1.8 1.9 2 )^2

Inv. Mass (GeV/c πK dca (cm)

0 1 2 3

]^210×

Counts [

5

10 μ Inclusive signal+bg. fit to data

from charm μ /K (simu.) π from μ

(c) )^2

(GeV 2m 0.01 0.02 0.03

]^210×

Counts [

0

5

10

15 μ |<0.5) πσ (|n π gauss fit μ cut

<0.21 GeV/c T 0.17<p (b)